<HTML>
<!-- Created by HTTrack Website Copier/3.49-4 [XR&CO'2014] -->

<!-- Mirrored from ldn-fai.net/wp-content/uploads/2012/06/Cr_ago_ldn_060910.tex by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Mon, 27 Nov 2023 12:09:52 GMT -->
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=UTF-8"><META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=https://ldn-fai.net:443/wp-content/uploads/2012/06/Cr_ago_ldn_060910.tex"><TITLE>Page has moved</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A HREF="https://ldn-fai.net:443/wp-content/uploads/2012/06/Cr_ago_ldn_060910.tex"><h3>Click here...</h3></A>
</BODY>
<!-- Created by HTTrack Website Copier/3.49-4 [XR&CO'2014] -->

<!-- Mirrored from ldn-fai.net/wp-content/uploads/2012/06/Cr_ago_ldn_060910.tex by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Mon, 27 Nov 2023 12:09:52 GMT -->
</HTML>
